\hypertarget{signalHandling_8h}{
\section{include/signalHandling.h File Reference}
\label{signalHandling_8h}\index{include/signalHandling.h@{include/signalHandling.h}}
}
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void \hyperlink{signalHandling_8h_64612b9588ed0fb05d70680db02b3630}{terminate} (int signum)
\item 
void \hyperlink{signalHandling_8h_1de31bdef82f181f8045b94ae0933916}{init\_\-signals} (void)
\end{CompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{CompactItemize}
\item 
volatile int \hyperlink{signalHandling_8h_960e985a396acaabb1bbed4f15668ade}{doShutdown}
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{signalHandling_8h_1de31bdef82f181f8045b94ae0933916}{
\index{signalHandling.h@{signalHandling.h}!init\_\-signals@{init\_\-signals}}
\index{init\_\-signals@{init\_\-signals}!signalHandling.h@{signalHandling.h}}
\subsubsection[{init\_\-signals}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void init\_\-signals (void)}}
\label{signalHandling_8h_1de31bdef82f181f8045b94ae0933916}




Definition at line 15 of file signalHandling.c.\hypertarget{signalHandling_8h_64612b9588ed0fb05d70680db02b3630}{
\index{signalHandling.h@{signalHandling.h}!terminate@{terminate}}
\index{terminate@{terminate}!signalHandling.h@{signalHandling.h}}
\subsubsection[{terminate}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void terminate (int {\em signum})}}
\label{signalHandling_8h_64612b9588ed0fb05d70680db02b3630}




Definition at line 7 of file signalHandling.c.

\subsection{Variable Documentation}
\hypertarget{signalHandling_8h_960e985a396acaabb1bbed4f15668ade}{
\index{signalHandling.h@{signalHandling.h}!doShutdown@{doShutdown}}
\index{doShutdown@{doShutdown}!signalHandling.h@{signalHandling.h}}
\subsubsection[{doShutdown}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}volatile int {\bf doShutdown}}}
\label{signalHandling_8h_960e985a396acaabb1bbed4f15668ade}




Definition at line 5 of file signalHandling.c.