\hypertarget{signalHandling_8c}{
\section{system/signalHandling.c File Reference}
\label{signalHandling_8c}\index{system/signalHandling.c@{system/signalHandling.c}}
}
{\tt \#include $<$signal.h$>$}\par
{\tt \#include \char`\"{}../include/monitor.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void \hyperlink{signalHandling_8c_64612b9588ed0fb05d70680db02b3630}{terminate} (int signum)
\item 
void \hyperlink{signalHandling_8c_1de31bdef82f181f8045b94ae0933916}{init\_\-signals} (void)
\end{CompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{CompactItemize}
\item 
volatile int \hyperlink{signalHandling_8c_960e985a396acaabb1bbed4f15668ade}{doShutdown}
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{signalHandling_8c_1de31bdef82f181f8045b94ae0933916}{
\index{signalHandling.c@{signalHandling.c}!init\_\-signals@{init\_\-signals}}
\index{init\_\-signals@{init\_\-signals}!signalHandling.c@{signalHandling.c}}
\subsubsection[{init\_\-signals}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void init\_\-signals (void)}}
\label{signalHandling_8c_1de31bdef82f181f8045b94ae0933916}




Definition at line 15 of file signalHandling.c.\hypertarget{signalHandling_8c_64612b9588ed0fb05d70680db02b3630}{
\index{signalHandling.c@{signalHandling.c}!terminate@{terminate}}
\index{terminate@{terminate}!signalHandling.c@{signalHandling.c}}
\subsubsection[{terminate}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void terminate (int {\em signum})}}
\label{signalHandling_8c_64612b9588ed0fb05d70680db02b3630}




Definition at line 7 of file signalHandling.c.

\subsection{Variable Documentation}
\hypertarget{signalHandling_8c_960e985a396acaabb1bbed4f15668ade}{
\index{signalHandling.c@{signalHandling.c}!doShutdown@{doShutdown}}
\index{doShutdown@{doShutdown}!signalHandling.c@{signalHandling.c}}
\subsubsection[{doShutdown}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}volatile int {\bf doShutdown}}}
\label{signalHandling_8c_960e985a396acaabb1bbed4f15668ade}




Definition at line 5 of file signalHandling.c.